Anhang C

Halstead: Ergebnisse der Komplexitätsmessung

Ergebnisse der Messungen der ABAP/4-Beispiel- Programme

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Messungen nach Halstead aufgeführt. Die Tabelle umfaßt die ermittelten Basisgrößen:

• Anzahl der eindeutigen Operatoren η_1 und Operanden η_2 • Gesamtzahl der Operatoren N_1 und Operanden N_2 Außerdem sind die errechneten Grundmessungen aufgeführt:

• Vokabular η • Programm-Länge N, errechnete Programm-Länge ^N • Programm-Größe V , potentielle Programm-Größe V^∗ • Programm-Level L, errechneter Programm-Level ^L • Programmier-Leistung E • Sprachlevel λ

116 Halstead: Ergebnisse der Komplexitätsmessung

Report η_1 η_2 N_1 N_2 η N ^N N − ^N^{N−} ^^N_N V V^∗ L ^L E λ S-UM-001 6 14 23 14 20 37 69 -32 -0,860 160 81 0,50 0,83 317 40,7 S-UM-002 10 9 26 9 19 35 62 -27 -0,764 149 53 0,36 0,50 415 19,1 S-UM-003 25 73 187 122 98 309 568 -259 -0,838 2044 490 0,24 0,12 8521 117,6 S-UM-004 19 19 72 43 38 115 161 -46 -0,404 604 110 0,18 0,12 3310 20,1 S-UM-005 9 31 306 256 40 562 182 380 0,676 2991 186 0,06 0,07 48064 11,6 S-UM-006 16 10 32 11 26 43 97 -54 -1,261 202 59 0,29 0,28 697 17,0 S-UM-007 14 30 143 90 44 233 201 32 0,139 1272 180 0,14 0,12 9013 25,3 S-UM-008 8 25 66 25 33 91 140 -49 -0,540 459 147 0,32 0,63 1431 47,2 S-UM-009 10 25 34 29 35 63 149 -86 -1,370 323 147 0,46 0,43 709 67,1 S-UM-010 18 31 102 65 49 167 229 -62 -0,369 938 186 0,20 0,13 4724 36,9 S-UM-011 12 37 93 62 49 155 236 -81 -0,521 870 226 0,26 0,25 3344 58,9 S-M-001 22 35 65 47 57 112 278 -166 -1,479 653 213 0,33 0,17 2005 69,4 S-M-002 21 38 68 66 59 134 292 -158 -1,177 788 233 0,30 0,14 2663 69,1 S-M-003 16 40 57 50 56 107 277 -170 -1,588 621 247 0,40 0,25 1562 98,3 N-UM-001 9 6 17 7 15 24 44 -20 -0,835 94 38 0,41 0,48 231 15,4 N-UM-002-1 10 6 21 11 16 32 49 -17 -0,523 128 38 0,30 0,27 431 11,3 N-UM-002-2 10 6 21 11 16 32 49 -17 -0,523 128 38 0,30 0,27 431 11,3 N-UM-002-3 9 6 25 11 15 36 44 -8 -0,223 141 38 0,27 0,30 520 10,3 N-UM-003 15 25 52 31 40 83 175 -92 -1,105 442 147 0,33 0,27 1325 49,1 N-UM-004 13 5 25 9 18 34 60 -26 -0,756 142 33 0,23 0,21 605 7,8 N-UM-005 16 13 31 19 29 50 112 -62 -1,242 243 75 0,31 0,21 786 23,2 N-UM-006 18 21 44 25 39 69 167 -98 -1,425 365 122 0,34 0,23 1088 41,0 N-UM-007 36 47 103 69 83 172 447 -275 -1,600 1097 296 0,27 0,09 4056 80,1 N-UM-008 23 28 64 40 51 104 239 -135 -1,295 590 166 0,28 0,15 2091 47,0 N-UM-009 16 30 58 41 46 99 211 -112 -1,133 547 180 0,33 0,23 1666 58,9 N-UM-010 9 24 29 25 33 54 139 -85 -1,566 272 141 0,52 0,53 527 72,9 N-UM-011 11 15 30 16 26 46 97 -51 -1,101 216 86 0,40 0,43 541 34,6 N-UM-012 24 15 78 46 39 124 169 -45 -0,360 655 86 0,13 0,07 4969 11,4 N-UM-013 32 44 89 57 76 146 400 -254 -1,741 912 275 0,30 0,12 3025 83,0 N-UM-014 27 23 84 50 50 134 232 -98 -0,735 756 135 0,18 0,09 4249 24,0

Ergebnisse der Messungen der ABAP/4-Beispiel-Programme 117

Report η_1 η_2 N_1 N_2 η N ^N N − ^N^{N−} ^^N_N V V^∗ L ^L E λ N-UM-015 29 36 110 64 65 174 327 -153 -0,879 1048 220 0,21 0,10 4999 46,0 N-UM-016 20 23 44 24 43 68 190 -122 -1,801 369 135 0,36 0,24 1011 49,1 N-UM-017 26 23 74 43 49 117 226 -109 -0,934 657 135 0,20 0,10 3206 27,6 N-UM-018 35 33 156 82 68 238 346 -108 -0,454 1449 199 0,14 0,06 10526 27,4 N-UM-019 28 26 68 40 54 108 257 -149 -1,378 622 154 0,25 0,12 2515 37,9 N-UM-020 34 42 189 122 76 311 399 -88 -0,284 1943 261 0,13 0,05 14462 35,1 N-UM-021 41 71 294 175 112 469 656 -187 -0,399 3193 475 0,15 0,05 21466 70,6 N-M-001 26 17 61 29 43 90 192 -102 -1,130 488 98 0,20 0,11 2431 19,7 N-M-002 36 45 128 83 81 211 433 -222 -1,053 1338 282 0,21 0,08 6341 59,5 N-M-003 45 77 226 124 122 350 730 -380 -1,085 2426 521 0,21 0,07 11287 112,0 U-UM-001 11 12 19 13 23 32 81 -49 -1,534 145 69 0,48 0,42 302 33,4 U-UM-002 10 10 18 11 20 29 66 -37 -1,291 125 59 0,47 0,45 268 27,4 U-UM-003 15 19 39 21 34 60 139 -79 -1,322 305 110 0,36 0,30 847 39,7 U-UM-004 19 37 82 37 56 119 273 -154 -1,298 691 226 0,33 0,26 2109 74,2 U-UM-005 31 29 107 49 60 156 294 -138 -0,888 921 173 0,19 0,10 4909 32,5 U-UM-006 32 32 79 58 64 137 320 -183 -1,336 822 193 0,23 0,09 3505 45,2 U-UM-007 25 42 86 54 67 140 343 -203 -1,447 849 261 0,31 0,16 2763 80,3 U-UM-008 30 37 116 66 67 182 340 -158 -0,868 1104 226 0,21 0,09 5382 46,5 U-UM-009 21 23 46 24 44 70 196 -126 -1,804 382 135 0,35 0,23 1085 47,4 U-UM-010 30 32 95 57 62 152 307 -155 -1,021 905 193 0,21 0,09 4250 41,1 U-UM-011 27 27 70 40 54 110 257 -147 -1,334 633 160 0,25 0,13 2505 40,4 U-UM-012 21 82 172 124 103 296 614 -318 -1,073 1979 561 0,28 0,16 6988 158,8 U-UM-013 21 46 103 61 67 164 346 -182 -1,112 995 289 0,29 0,18 3421 84,1 U-UM-014 19 35 77 45 54 122 260 -138 -1,133 702 213 0,30 0,20 2316 64,5 U-UM-015 35 30 106 64 65 170 327 -157 -0,922 1024 180 0,18 0,07 5839 31,5 U-M-001 23 48 117 67 71 184 372 -188 -1,022 1132 304 0,27 0,16 4218 81,4 U-M-002 21 37 88 48 58 136 285 -149 -1,096 797 226 0,28 0,18 2803 64,4 U-M-003 43 105 240 171 148 411 938 -527 -1,283 2963 746 0,25 0,07 11770 187,8 U-M-004 37 94 388 229 131 617 809 -192 -0,311 4340 656 0,15 0,06 28694 99,3 U-M-005 60 221 681 413 281 1094 2076 -982 -0,897 8899 1767 0,20 0,04 44809 351,0 U-M-006 40 107 371 235 147 606 934 -328 -0,542 4363 762 0,17 0,06 24967 133,2 U-M-007 69 106 391 252 175 643 1135 -492 -0,765 4791 754 0,16 0,03 30437 118,7

118 Halstead: Ergebnisse der Komplexitätsmessung